FIRPO – Photometry Log Book V11.96

Weather Conditions: Comments:

Telescope Dewar # Night Page Observers ADC Setting:

Dia: Throw: Dir:

Source S/O Program File U.T. A.M. Fil. Chop. Samp. Gain Signal (V) ø_{int}(s) Notes